0 0.05 0.1 0.15 0.2 h 0

50

100

150

200

250

I

I_{mid} I_{LS}

0 0.05 0.1 0.15 0.2 h 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85

I

I_{mid} I_{LS}

0 0.05 0.1 0.15 0.2 h 1.885

1.886

1.887

1.888

1.889

1.89

1.891

I

I_{mid} I_{LS}

0 0.05 0.1 0.15 0.2 h 2.259

2.26

2.261

2.262

2.263

I

I_{mid} I_{LS}